MAP_ECNT_LINK_SPEED(ECNT_SWITCHMGR_LINK_SPEED_1000M_FULL, 1000, true)
MAP_ECNT_LINK_SPEED(ECNT_SWITCHMGR_LINK_SPEED_1000M_HALF, 1000, false)
MAP_ECNT_LINK_SPEED(ECNT_SWITCHMGR_LINK_SPEED_100M_FULL, 100, true)
MAP_ECNT_LINK_SPEED(ECNT_SWITCHMGR_LINK_SPEED_100M_HALF, 100, false)
MAP_ECNT_LINK_SPEED(ECNT_SWITCHMGR_LINK_SPEED_10M_FULL, 10, true)
MAP_ECNT_LINK_SPEED(ECNT_SWITCHMGR_LINK_SPEED_10M_HALF, 10, false)
